NAME         Browse

DESCRIPTION  'NetBIOS Sample Application'

EXETYPE      WINDOWS

STUB	     'WINSTUB.EXE'

CODE	     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MULTIPLE MOVEABLE


HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5120

EXPORTS
	MainWndProc	@1
    About       @2
    Connect     @3
    Config      @4
